0 100 200 300 400 η (kg/m^2/K) 300 320 340 360 380 θ (K)

400 600 800 1000 Π (J/kg/K) 300 320 340 360 380 400

300 320 340 360 380 M (kJ/kg) 300 320 340 360 380 400

0 50 100 150 200 Φ (kJ/kg) 300 320 340 360 380 400